0 5 10 15 20 25 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

N_e

Error

25x25 system, EIGENVALUE Relative Error

(ε_λ )_o ε_λ

0 5 10 15 20 25 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

N_e

25x25 system, MODAL MATRIX Error

(ε_X )_o ε_X